Национальности, расы и размеры пенисов
Определение по чертам лица, методы увеличения
Вероника Ларссон

© Вероника Ларссон, 2018

ISBN 978-5-4493-5811-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Расхожим является мнение о том, что длинна полового члена значительно разнится у представителей сильного пола в зависимости от национальности. Так и есть. Сексологи выяснили, что средняя длина полового члена мужчины в не эрегированном состоянии составляет примерно 10 см, а после достижения эрекции становится равной от 12 до 17 см.

Найти мужчину с реальной длиной полового члена, составляющей около 30 см, практически не представляется возможным. А вот член размером примерно в 18 см имеют примерно 15% мужского населения планеты.

У некоторых индейских народностей (например, салхус) традиционно принято прикреплять к мужским членам грузики с целью увеличения их размера. Так, у мальчиков к 10 годам член составляется размер уже примерно 10 см, а к периоду полного полового созревания он увеличивается еще в два раза.

Чрезмерный размер мужского члена приписывают представителям негроидной расы. Однако такие представления преувеличены. В спокойном состоянии длина их полового органа действительно несколько больше средней, однако в состоянии эрекции она имеет такие же параметры, как и у европейцев.