# Время для секса – женское и мужское. Самое лучшее время, чтобы заниматься сексом

Вероника Ларссон

Как показывают исследования, больше всего мужчина способен возбуждаться в ночное время. Самое подходящее время с 12 ночи до 7 утра. После чего желание заниматься сексом начинает понемногу угасать и уже ближе к трем часам дня достигает 0. Именно в такое время у мужчин понижаются температура и гормональный уровень, а также замедляется пульс.

© Вероника Ларссон, 2018


ISBN 978-5-4493-5173-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero


Как известно, в природе тесно все связано с биологическими часами. Как показывают многие исследования, подчиняются подобному механизму все: как мир животных, так и мир растений. Не есть исключением и люди.