Александр Ханников
Крупнейшие города России: Челябинск

Город Челябинск является административным центром Челябинской области. Находится в 1919 км к Востоку от Москвы. Расположен почти в центре материка Евразия, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов.

Челябинская, как и вся Челябинская область, находится в часовой зоне Екатеринбургское время. Относительно Московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России соответственно как МSК+2. Екатеринбурское время отличается от поясного времени на два часа.

В Челябинске проживает более 1 130000 человек. Город расположен на восточном склоне Южного Урала, на 201 км южнее Екатеринбурга, на реке Миасс (бассейн реки Обь), на границе Урала и Сибири. Ленинградский мост соединяет «уральский» и «сибирский» берега реки Миасс, таким образом является «мостом из Урала в Сибирь». Строго по границе Урала и Сибири проходит автотрасса «Меридиан» на участке от проспекта Ленина до улицы Механической. Проезд по проспекту Ленина под виадуком автотрассы «Меридиан» является наиболее известной среди жителей города точкой пересечения границы Урала и Сибири.

Территорию города омывают три озера – Смолино, Синеглазово, Первое и Шершневское водохранилище. По территории города протекает несколько небольших речек (Игуменка, Колупаевка, Чикинка, Челябка, Чернушка), которые впадают в реку Миасс. Большинство ручек пущено по трубам и коллекторам под землей.

Высота над уровнем моря 200–250 м. Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской области. Климат умеренно континентальный. Зима длительная (с ноября по март), холодная, снежная, лето умеренно теплое. Постоянный снежный покров образуется 15–18 ноября и сохраняется 145–150 дней. Высота снежного покрова составляет от 20–30 до 40 см. Метели наблюдаются в течение 30–35 дней. Глубина промерзания почвы 90 – 130 см.

Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. За год город получает 2066 солнечных часов.

Средняя температура января от – 16 градусов Цельсия до – 18 градусов Цельсия. В суровые зимы она может опускаться до – 25…– 29 градусов Цельсия. Абсолютный минимум температуры воздуха достигал – 42…– 49 градусов Цельсия. В отдельные годы средняя температура января равнялась – 8…– 9 градусов Цельсия.

Средняя температура июля равняется +17… +20 градусов. Абсолютный максимум температуры равнялся +42 градуса Цельсия (29 июля 1952). Осадков выпадает от 300 до 500 мм в год. Наибольшее количество осадков выпадает в июле.

Ветровой режим на территории Челябинска и области зависит от особенности размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В январе – мае, преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней скоростью 3–4 м/с. При снежных буранах максимальная скорость ветра увеличивается до 16–18 м/с. В июне – августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16–25 м/с. В сентябре – декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная – 18–28 м/с.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.