Александр Ханников
Крупнейшие города России: Казань

Город Казань – столица Республики Татарстан, один из крупнейших экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров Российской Федерации. Находится в 797 км от Москвы. Казанский Кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». Неофициально Казань называют «столицей всех татар мира». В 2005 году город отпраздновал свое тысячелетие.

Город расположен на левом берегу Волги при впадении в нее реки Казанка. Является крупным речным портом. Железнодорожная станция расположена на линии Москва – Екатеринбург. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань является торговым посредником между Востоком и Западом.

В городе действует московское время, часовой пояс – UТС+4. Астрономический полдень в Казани наступает на 46 минут раньше, чем в Москве.

С севера на юг протяженность города составляет более 29 км, с запада на восток – 31 км. В западной, центральной и юго-западной части Казань выходит на реку Волгу на протяжении 15 км. Через Волгу имеется один мост. Река Казанка протекает с северо-востока на запад через середину города и разделяет Казань на две части – историческую, расположенную югу от реки и современную, расположенную к северу. Обе части связаны пятью дамбами, мостами и линией метрополитена.

Территория города характеризуется значительной долей водных поверхностей. Полоса части акватории Волги шириной более 2 км, расположенная вдоль западной границы города, а также преимущественно мелководные окончания и новое устье реки Казанка шириной 1,5 км, расположенное внутри территории города, сформировались при создании Куйбышевского водохранилища в середине ХХ века вместо более узких природных ширин рек.

В число водных поверхностей города также входят:

начинающаяся в центре города и идущая на юг система из трех крупных озер Кабан: Нижний Кабан, Средний Кабан, Верхний Кабан;

меньшие озера на периферии Лебяжье, Глубокое, Голубые и др.;

малые водоемы, расположенные в разных местах, в том числе необычные посредине кварталов многоэтажного жилого массива Новое Савиново;

рукотворные озера Изумрудное, Комсомольское, канал Булак в центре города;

небольшие речки Сухая, Нокса и др. на периферии.

От бывшего устья реки Казанки осталась небольшая старица. В акватории Волги имеются небольшие острова – Маркиз и др. В юго-восточной и восточной части Заречья у реки Казанки имеются заболоченные незначительные островки и заливные пойменные луга. Вдоль берегов Казанки и Волги в ряде мест расположены дамбы гидрозащиты. Уровни Волги и Казанки в городе временами колеблются до нескольких метров в зависимости от времени года и некоторых отдельных лет в целом, кроме того, зависят они и от деятельности Волжской ГЭС.

Климат Казани умеренно-континентальный. Средние температуры января – 9…14 градусов Цельсия, июля +19 градусов Цельсия. Осадков выпадает около 466 мм в год – большая часть с июня по октябрь. Больше всего осадков выпадает в июне, меньше всего – в марте. Среднее количество дней с осадками – 197. Погода с устойчивой средней температурой ниже нуля устанавливается в конце октября – начале января.

Снежный покров умеренный. Максимальной высоты (до 38 см) достигает в феврале и марте. Количество ясных дней в году – 40, облачных – 169, пасмурных – 149. Самым облачным месяцем является ноябрь. Наименее облачные – июль и август. Среднегодовая влажность воздуха составляет 75 %. Погода с устойчивой положительной температурой обычно устанавливается в конце марта – начале апреля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.