Mauerwerk
Schottischer Verband
Ramil Menaschew

© Ramil Menaschew, 2018

ISBN 978-5-4490-4618-5

Erstellt mithilfe des Intelligenten Verlagssystems Ridero

Ziegel legen ist ein Bau aus Ziegeln gelegt in einem bestimmten Reihenfolge auf der Mörtel. Zur Aufrechterhaltung der Ebene und verticality der gelegt Ziegel verwenden sie eine Ebene ein plumb und eine Schnur. Die dicke der horizontale Gelenke im Mauerwerk sollte 10 – 12 mm, die dicke der vertikalen Gelenke 8 – 10 mm.

Fig.1. Maurerarbeit.

Schottischer Verband

Fig.2. Schottische Mauerwerk.

Fig.3. Die Reihenfolge der Ziegel in der Ecke der Wände zu legen. Wandstärke 1 Ziegel.

Fig.4. Die Reihenfolge der Ziegel in der Ecke der Wände zu legen. Wandstärke 1,5 Ziegel.

Fig.5. Die Reihenfolge der Ziegel in der Ecke der Wände zu legen. Wandstärke 2 Ziegel.

Fig.6. Die Reihenfolge der Ziegel in der Ecke der Wände zu legen. Wandstärke 2,5 Ziegel.

Fig.7. Die Reihenfolge der Ziegelsteine in der vertikalen Beschränkung der Backsteinmauer. Wandstärke 1 Ziegel.

Fig.8. Die Reihenfolge der Ziegelsteine in der vertikalen Beschränkung der Backsteinmauer. Wandstärke 1,5 Ziegel.

Fig.9. Die Reihenfolge der Ziegelsteine in der vertikalen Beschränkung der Backsteinmauer. Wandstärke 2 Ziegel.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.