Сухинина Наталья Михайловна
Куропаткина Марина Владимировна
Лечение и очищение керосином

Введение

Официальная медицина скептически смотрит на нетрадиционные методы лечения, считая, в частности, что принимать керосин в лечебных целях не следует. Однако материал для написания этой книги дал богатый опыт людей, рассказавших о том, как они исцелились от различных заболеваний, используя в качестве лекарства очищенный керосин.

Особенно многочисленны свидетельства исцеления от гайморита, насморка и ангины благодаря лечению очищенным авиационным керосином. Под натиском фактов мнение традиционной медицины меняется, появляются фармакопейные средства (официально рекомендованные лекарственные препараты, которые должны продаваться в аптеке), приготовленные на основе керосина как основного компонента.

Конечно, беречь здоровье нужно с ранних лет, и если оно все-таки нарушается, то приходится прибегать к медицинской помощи.

Но бывают тяжелые ситуации, когда медики разводят руками и делают страшный прогноз: заболевание неизлечимо. Используя керосин в качестве лекарственного средства, многие люди смогли пережить такое тяжелое испытание и вылечились.

Эта книга предоставляет информацию о том, как подготовить данное лечебное средство к употреблению, предостерегает от опасных экспериментов с керосином как с легковоспламеняющимся веществом, дает рекомендации по способам его применения для борьбы с конкретными заболеваниями. Возможно, этот опыт поможет людям справиться с только что возникшими или застарелыми недугами, а возможно, кому-то не подойдут способы лечения с помощью керосина из-за аллергии или в силу других причин. Им не следует отчаиваться, ведь каждый организм индивидуален и можно найти что-то другое, что непременно поможет.

Глава 1. Керосин и его применение в лечебных целях

Слово «керосин» – от английского kerosene, которое, в свою очередь, произошло от греческого слова keros, что обозначает «воск».

Получение керосина

Что собой представляет керосин? Каково его происхождение? Это углеводород, являющийся определенной фракцией нефтяной возгонки, полученной при кипении нефти в температурном интервале 200–300° С. Сама нефть – ископаемый продукт, который представляет собой смесь различных органических веществ.

Керосин в основном применяется в качестве моторного и печного топлива, для бытовых целей. Он несколько легче воды, поэтому и не растворяется в ней, образуя плавающие пленки.

Промышленностью выпускается керосин, характеризующийся различным фракционным составом и свойствами. Он вырабатывается в основном 2 сортов: тяжелый (пиронавт) и легкий.

Плотность тяжелого – 860 кг/м³, при этом температура его вспышки – 90° С. Пиронавт отличается большей безопасностью с точки зрения возможности возникновения пожара, он используется для освещения шахт, котельных и складов, а также бакенов, мелких судов, маяков и т. д.

Плотность легкого керосина – 830 кг/м³, а температура вспышки – 40° С. Эта фракция используется для бытовых нужд. Таким керосином заправляют примусы и некоторые осветительные приборы.

Для лечения отеков, ушибов, а также болезней горла и некоторых других заболеваний в народе пользуются бытовым керосином, обычно употребляемым для освещения жилища.

Для успешного прохождения процессов флотации каменного угля используется специально вырабатываемый вид керосина. Его выкипание – 98% при температуре до 315° С, температура вспышки – 40° С. Этот керосин также используется в качестве основного сырья при пиролизе.

Для отопления различных помещений, при обжиге фарфоровых и стеклянных изделий, для промывки технических деталей также применяется керосин. По свойствам этот специальный технический сорт почти не отличается от других сортов, однако температура его вспышки – 28° С, присутствие серы – до 1%.

Существует так называемый тракторный керосин, применяющийся в качестве топлива для тракторов.

Процесс горения керосина ухудшается, если в нем имеется большой процент тяжелых фракций.

Поэтому дистилляты перегонки сернистой нефти подвергаются гидроочистке. Осветительный керосин используется в бытовых осветительных и нагревательных приборах. В нем ограничивается процентное содержание тяжелых фракций.

Такой сорт керосина может быть использован для приема внутрь в лечебных целях, после того как он пройдет очищение.

Содержание ароматических углеводородов оказывает существенное влияние на теплотворную способность и интенсивность свечения: чем меньше их в керосине, тем интенсивнее свечение пламени.

Основываясь на этом свойстве, керосин классифицируется по максимальной высоте не коптящего пламени, которая является показателем количественного присутствия ароматических углеводородов. В связи с этим промышленностью выпускается осветительный керосин 3 марок.

Керосин является легковоспламеняющимся продуктом, так как температура вспышки у него 57° С при открытом тигле, а самовоспламенение происходит при 216° С. При этом воспламенение керосина происходит в температурных пределах 35–75° С, а его пары взрываются в пределах 1,4–7,5% объема.

Наиболее широкое применение керосиновые фракции находят в качестве топлива при эксплуатации реактивных самолетов. Это авиационный керосин, имеющий достаточно высокую степень очистки, что следует учитывать при выборе марки керосина для использования его в лечебных целях.

В воздухе предельно допустимая концентрация (ПДК) керосина – 300 мг/м³. Если концентрация паров превысит данную границу, то вдыхание воздуха в таком помещении приведет к человека отравлению.

Использование керосина для лечения различных заболеваний

Разные способы лечения керосином довольно активно практикуются в народной медицине. Люди, страдающие различными болезнями, используют его для наружного и внутреннего применения, так как керосин оказывает благотворное, исцеляющее воздействие на организм при достаточно широком круге заболеваний. Это средство можно использовать и в профилактических целях.

Керосин применяют при лечении:

– ушибов, растяжений, вывихов;

– при повышенной раздражительности;

– при гайморитах;

– при отеках;

– при туберкулезе;

– в качестве общеукрепляющего средства;

– при кожных заболеваниях;

– при болезнях крови;

– при ангинах;

– при головных болях;

– при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

– при хронических заболеваниях мочеполовой системы;

– при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

– при суставных болях;

– для лечения онкологических заболеваний;

– для общего очищения организма;

– в качестве профилактики многих болезней;

– для омоложения организма.

Вот несколько небольших историй, которые смогут показать, как керосин послужил лекарством и помог избавиться от болезней и недомоганий разным людям.

Татьяна в течение 20 лет страдала от гайморита. Были испробованы все доступные медицине средства. Она долго лежала в больнице, делала прогревания, проколы и другие процедуры, но они давали лишь временное облегчение. Стоило простудиться, и заболевание возникало с новой силой.

Ни таблетки, ни народные средства не могли заставить болезнь отступить. А перепробовано было много: соль, настойка календулы, мед и др. Неизвестно, сколько времени это бы продолжалось, если бы она не испытала на себе еще один способ лечения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.