Мужская проблема – раннее окончание
Советы врача
Алиса Каримова

© Алиса Каримова, 2017

ISBN 978-5-4490-1642-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Раннее окончание – это половая дисфункция у мужчин, при этом извержение происходит в самом начале занятия сексом. Это не дает удовлетворения обоим партнерам, нарушает сексуальные отношения и может вызвать чувство неуверенности у мужчины. Встречается довольно часто, в 25—50% половых актов. Очень многие мужчины в жизни сталкиваются с преждевременным семяизвержением, но на самом деле в этом нет ничего страшного. Однако, если это происходит систематически, то вызывает дискомфорт у обоих партнеров. Важно понимать, что семяизвержение считается преждевременным, если происходит в течение 60—120 секунд после начала акта.

Причины преждевременного семяизвержения

Очень часто эта проблема встречается у тех особей мужскго пола, у кого имеются психологические проблемы. Это может быть страх неудачи, волнение, тревожность в юношеском возрасте. Если неудачный половой акт повторился несколько раз, он может закрепиться на психофизическом уровне. Нарушения психологического характера могут возникнуть также и у тех, кто в юности боялся быть «застуканным» родителями.

Причины могут иметь и физиологический характер, например воспаление придатков половых органов, воспаление семенного бугорка (колликулит), воспаление простаты, аденома простаты, осложнения после водянки яичка. На раннюю эякуляцию может повлиять анатомическое строение полового органа (укорочение уздечки; фимоз – сужение крайней плоти; искривление пениса), чувствительность рецепторов в головке члена. В некоторых случаях гормональные расстройства ведут к уменьшению выработки необходимых гормонов. Гормональные расстройства могут быть вызваны приемом медикаментозных гормональных препаратов. Проблема также может возникнуть из-за наследственных факторов или родовой травмы.