Системы отопления
Алексей Бурый

© Алексей Бурый, 2019

ISBN 978-5-4490-1095-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Системы отопления служат для обогрева жилых, санитарно-бытовых и служебных помещений. Воздух этих помещений нагревается теплообменными аппаратами или нагнетается в них уже нагретый.

Давайте поговорим о том, какие существуют виды отопительных систем и для каких помещений они подходят.

Виды

В зависимости от теплоносителя применяют паровое, водяное, воздушное и электрическое отопление. Сейчас мы поговорим только о паровом и водяном, так как они самые распространенные и универсальные – подходят для всех типов помещений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.