Укладка паркета
Алексей Бурый

© Алексей Бурый, 2019

ISBN 978-5-4490-0870-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Укладка паркета в идеале проводится как завершающая стадия отделочных работ и это должна быть последняя нота на стройке. Если строители сыграют её фальшиво вся ваша «строительная песня» будет испорчена. К паркетным работам надо отнестись ответственно и грамотно, с учетом всех факторов.

Укладку паркета проводят, когда закончены все маркие процессы на объекте – это и штукатурные, и малярные, клеевые работы и так далее.

С чего начать?

Необходимо провести укладку энергетических магистралей и трубопроводов. При укладке паркета во время строительного ремонта на старом здании нужно проверить, нет ли в подоснове труб горячего водоснабжения. Необходимо прозвонить основу на предмет сетей электропитания и сигнализации. Паркетные работы проводят при следующих климатических условиях в помещении – влажность воздуха до 60%, температура от 18, до 23°С.

Технология укладки стандартна для всех типов паркетов как штучных, так и модульных и состоит из следующих этапов:

1. Подготовка основания;

2. Укладка фанеры;

3. Шлифовка фанеры;

4. Укладка паркета;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.