# Гиппеаструм и его родня

Александр Курлович

## Маленькое введение для маленькой книжки

Эта книга не предназначена для цветоводов-полупрофессионалов, владельцев специализированных коллекций. Многих из них интересуют скорее каталоги фирм, продающих растения, как возможный источник пополнения своего собрания. Скорее, я хочу дать ориентир людям, которые просто любят цветы и выращивают их, посвящая этому занятию какую-то часть своего досуга.

Растения семейства амариллисовых – давние обитатели наших подоконников. Кливия, гиппеаструм (часто неправильно называемый амариллисом), кринум, эухарис и зефирантес (“выскочка”) по-прежнему встречаются весьма часто, несмотря на все капризы цветоводческой моды и появление новых экзотических цветов. Особенно это касается гиппеаструма, который в огромных количествах привозится голландскими цветочными фирмами в наши магазины в виде подготовленных к цветению луковиц. Конечно, если вы не хотите возиться и “вести” растение дальше, можно просто избавиться от него после цветения и на следующий сезон купить ещё… Но разве не интересно подружиться именно с этим цветком, научиться понимать его, видеть, как он изменяется год от года?

Для людей, решивших пойти по такому пути, и предназначена моя книжка. Она не сделает вас специалистом по гиппеаструмам или эухарисам, но я надеюсь, что она откроет для вас что-то новое – и поможет избежать некоторых ошибок.

## “Общая” часть, или основные правила ухода

Свет

Амариллисовые светолюбивы. Это общее утверждение верно для всех (или почти всех) растений семейства, но степень их светолюбивости различна. Если для гиппеаструма, валлоты, зефирантеса лучшим местом будет южное окно, то кливия, эухарис и кринум американский менее требовательны в этом отношении. Они способны расти и цвести на столике по соседству с окном западной ориентации. Это тем более удобно, что эухарис и особенно кринум американский – крупные растения, которым на подоконнике будет тесновато.

Влага

В уходе за всеми этими растениями нужно следовать правилу «лучше недолить, чем перелить». Амариллисовые легко перенесут кратковременное пересушивание, а вот избыток воды может вызвать загнивание корней, а в особо тяжёлых случаях – и луковиц. Также не нужно этим растениям опрыскивание листьев, хотя эухарис или гименокаллис и стоит иногда в тёплую погоду поставить под душ, чтобы отмыть листья от пыли.

Почва

Амариллисовые в целом достаточно нетребовательны к почве. Одно из главных условий – её достаточная влагопроницаемость, так как луковичные растения не любят застоя воды.

Возможно как использование готовых земляных смесей, имеющихся в продаже, так и приготовление “традиционной” смеси, компоненты которой добываются в природе. Ниже приводятся эти компоненты, места их получения и состав готовой почвы для посадки.


Эта традиционная “земляная смесь номер 2”, которая используется для деревьев и кустарников в молодом возрасте и большинства травянистых комнатных растений. Она содержит глинисто-дерновую землю, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 2:1:1:1.

Составные части этой смеси:

Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10–15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.

Листовая земля получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах её можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а для получения больших количеств и, особенно, если есть дачный участок – собирая опавшие листья и компостируя их.

Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2–3 лет.

Песок надо использовать крупный, речной. Мелкий «строительный» песок не годится для посадки растений, так как содержит примесь цементирующей почву глины, что приводит к потере земляной смесью нормальной структуры и её резкому уплотнению. Для большинства растений это очень неблагоприятно, так как нарушает механические свойства почвы, затрудняя рост корней в ней, а также нарушает её проницаемость, провоцируя застой воды.

Что касается готовых почвенных смесей, которые продаются сейчас в цветочных магазинах. В общем случае, следует помнить, что готовые смеси несколько менее питательны (во всяком случае, по азоту), чем обычные почвы, и более настоятельно требуют систематического пользования удобрениями. Но вообще-то говоря, даже при ежегодной пересадке с максимальной заменой почвы без удобрений лучше не обходиться. Тем более что, как показывает опыт, ежегодная пересадка всех растений всегда остаётся благими намерениями. Нет времени, много других дел … мало ли что мешает пересадить растения, и это происходит каждый раз. Да по большому счёту, в большинстве случаев ежегодная пересадка и не нужна, за исключением случая, когда вы хотите побыстрее подрастить молодой сеянец или отросток. Большинство же взрослых экземпляров в этом совершенно не нуждаются, да и горшок увеличивать им не надо.

Удобрение

Для большинства амариллисовых характерен более или менее ярко выраженный период покоя. Подробнее мы остановимся на этом в разделе, посвящённом описанию растений, здесь же важно сказать, на время покоя любое внесение удобрений полностью исключается. Все подкормки прекращают за месяц-два до его начала.

Ещё одно общее правило, каксающееся удобрений, заключается в том, что для амариллисовых (а кстати говоря, и вообще для большинства клубневых и луковичных растений) явно предпочтительны минеральные удобрения. Органические удобрения могут вызвать болезни луковиц, особенно у более засухоустойчивых видов (гиппеаструм, валлота, гемантус). Для кринума американского, эухариса и гименокаллиса слабые растворы органических удобрений, в общем-то, допустимы, но всё же и здесь лучше не рисковать.

Посуда для посадки

В этом разделе нет никаких “особенностей”. Амариллисовые не нуждаются в горшках специфической формы. Материал (пластик, керамика) также совершенно безразличен и зависит в первую очередь от эстетических пристрастий владельца, а также от толщины его кошелька, ибо керамика существенно дороже. Остальные свойства посуды не имеют решающего значения для растений. В общем, можно сказать, что пластик (светлый) меньше перегревается на солнце, он легче. Керамическая посуда более устойчива, что может иметь значение при выставлении растений на балкон.

Особенно важна устойчивость горшка, если цветок имеет большую крону, как у кринума Мура или эухариса. Однако, надо отметить, что если вы решили вынести своих питомцев на балкон, лучше не полагаться на один вес горшка, а позаботиться о его закреплении. Сильные ветры в последние годы не редкость…

Особенности отношения различных растений семейства к размеру горшка будут специально отмечены в их описании.

Не могу не коснуться здесь традиционного и никак не затихающего спора между сторонниками и противниками пластиковой и глиняной посуды. Обычно приводится аргумент, что в пластиковой посуде корни растения не дышат, так как через стенки горшка к ним не поступает воздух. На самом деле этот аргумент не выдерживает критики по двум причинам. Во-первых, в этом отношении глазированная глиняная посуда ничем не отличается от пластиковой, так как глазурь не пропускает воздуха. Во-вторых, почему-то никому не приходит в голову, что растения в естественных условиях, в природе получают воздух к корням не «со всех сторон», а тоже только сверху.

По моему опыту, растениям в целом безразлично, расти в глине или в пластике, но каждый из видов посуды имеет свои особенности и требует вносить коррективы в уход. Так, почва в пластиковой посуде (да и в глазированной глиняной, кстати) заметно медленнее просыхает и требует более редкого полива, особенно осенью и в холодную погоду. Глиняная посуда без глазури, напротив, пересыхает очень быстро в жаркий летний день.


Местоположение

Для большинства амариллисовых лучшим местоположением будет светлое окно. Растения, теряющие листья на период покоя, в первую очередь гиппеаструм, на это время убирают в темное сухое не слишком жаркое место, подальше от батарей центрального отопления. Менее требовательные к свету представители семейства, такие как кринум американский, эухарис и кливия, могут стоять на столике около окна, а не на самом подоконнике.

Размножение

Обычный способ размножения растений из семейства амариллисовых – отделение дочерних луковичек – “деток”, в случае редуцированной луковицы, у тех же кливии и кринума американского, это скорее что-то похожее на корневые отпрыски. Большинство представителей семейства образует детки достаточно регулярно, и в количестве, вполне достаточном для того, чтобы время от времени дарить “отросточек” друзьям, что и является основной целью размножения растений у обычного цветовода-“комнатника”. Многие же из этих цветов, например валлота и тем более зефирантес, “производят” детки в гораздо большем количестве.

Если же растение по каким-то причинам деток не образует, можно простимулировать его путём “хирургического вмешательства”. При этом луковицу можно разрезать на две-восемь частей так, чтобы каждая часть имела кусочек донца с корнями. Срезы присыпают порошком древесного угля или серы. После этого делёнки сажают в крупнозернистый песок или специальную смесь для черенкования, состоящую из песка и торфа или сфагнума в пропорции 1:1.

Другой приём для стимуляции образования деток – глубокие надрезы, захватывающие донце луковицы. При этом луковицу сажают так, чтобы донце располагалось на уровне субстрата.

Семенное размножение растений семейства амариллисовых также вполне возможно в комнатных условиях. У них крупные семена, которые достаточно легко всходят, а сеянцы достаточно устойчивы, чтобы не создавать владельцу каких-то запредельных дополнительных хлопот. Однако, надо помнить несколько простых правил:

1. Для получения семян необходимо иметь два растения, происходящие из разных источников. Они не должны быть детками, взятыми от одной луковицы, даже через несколько вегетативных (то есть без посева семян) поколений, так как в этом случае, как и при попытке самоопыления, амариллисовые обычно не образуют семян. Если даже такие семена и образуются, качество их будет заметно хуже, чем полученных путём перекрёстного (т. е. неродственного) опыления.

2. Многие комнатные растения, а среди амариллисовых – в первую очередь гиппеаструмы, представляют собой сорта, имеющие гибридное происхождение. Семенные потомки этих растений с большой вероятностью не воспроизведут качеств “родителей”.

3. Семена амариллисовых быстро теряют всхожесть, поэтому сеять их надо сразу же после созревания – как только семенная коробочка откроется и подсохнет.

4. Зацветут сеянцы большинства растений не так уж скоро – через несколько лет. Часто рекомендуют для ускорения развития гиппеаструма из семян первые 2–3 года “вести” сеянцы без периода покоя, не давая им сбрасывать листья. Возможно, этот способ можно применить и к другим амариллисовым, имеющим в обычных условиях период покоя.


Размножение семенами используют также при гибридизации и выведении новых сортов. Соблазн заняться этой игрой, хотя бы просто для себя, возникает весьма часто. Конечно, вряд ли возможно перещеголять голландских цветоводческих гигантов, но интерес есть интерес…. Для серьёзной селекционной работы необходимо знать генеалогию всех родительских растений, закономерности передачи по наследству тех или иных признаков…. Однако, заниматься скрещиванием для собственного удовольствия можно, хотя бы поначалу, не углубляясь в такие «дебри». Главное, о чём надо помнить с самого начала – для этого занятия потребуется много места. Если вы пытаетесь заниматься гибридизацией, придётся вырастить все сеянцы и дождаться их цветения. Подумайте, позволяют ли ваши условия сделать это.