УКВ радиостанция с ЦИВ класс А SAILOR 6222 VHF DSC
ГМССБ GMDSS
Андрей Абинский

© Андрей Абинский, 2017

ISBN 978-5-4485-7770-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Предлагаю новую книжку о главном.

В ней содержится краткое описание практической работы на УКВ – радиостанции с ЦИВ класс А SAILOR 6222 VHF DSC. Большое количество рисунков помогает легко освоить управление радиостанцией в режиме радиотелефонии и цифрового избирательного вызова. Книга будет полезна радиоспециалистам, судоводителям и операторам ГМССБ.

УКВ радиостанция с ЦИВ класс А SAILOR 6222 VHF DSC

Рис. 1. Внешний вид радиостанции SAILOR 6222 VHF DSC

УКВ радиостанция SAILOR 6222 VHF (Рис. 1) разработана для повседневного использования с учетом всех требований и правил регистра и IMO.

Радиостанция получила значительные программные и аппаратные усовершенствования, в том числе функцию SAILOR Replay, высококонтрастный 3.2» QVA дисплей, обеспечивающий четкое изображение в любое время суток вне зависимости от условий освещения на мостике. Текст на дисплее может отображаться в разных режимах для разного времени суток – белый текст на черном фоне или черный текст на белом фоне. Красная подсветка обеспечивает удобное использование в ночное время.

– Функция SAILOR Replay для воспроизведения последних 240 сек. переговоров

– Высококачественный дисплей для ночного и дневного применения

– Мощный 6W динамик

– Интуитивный дисплей с удобной структурой меню

– Крупные сенсорные кнопки и поворотные рукоятки

– Межблочная связь по протоколу ThraneLINK

Радиостанция SAILOR 6222 имеет класс защиты IPx6 и IPx8, что позволяет использовать их на открытых мостиках. Для удобства установки и использования на любых типах судов SAILOR 6222 VHF комплектуется широким выбором аксессуаров: трубка, тангента, микрофоны для установки на мостике, а также аларм-панели и внешние динамики позволяют эксплуатировать систему в нескольких точках.

Базовая комплектация SAILOR 6222 VHF DSC

– Радиостанция SAILOR 6222 VHF DSC

– Трубка SAILOR 6201 с держателем

– Руководство пользователя

– Руководство по установке

– Разъемы для кабелей

– Крепления с фиксаторами

– Кабель питания с разъемом

– Комплект для установки в консоль

– Инвертер питания SAILOR 6090 24/12V

Технические характеристики радиостанции

Таблица 1-а

Таблица 1-б

Органы управления радиостанции

Рис. 2. Органы управления радиостанции

1. Громкоговоритель.

2. Четыре программируемые клавиши с функциями, отображаемыми на дисплее.

3. Большой дисплей.

4. Клавиши от 0 до 9, для ввода чисел или текста.

5. Кнопка DW – переключить функции для наблюдения (двойное или тройное).

6. 16/С – быстрый выбор 16-го канала и запрограммированного вызова канала.

7. Разъем для телефонной трубки или внешнего микрофона.

8. Кнопка бедствия для передачи оповещений о бедствии.

9. Шумоподавитель.

10. Регулятор громкости с «нажимной» функцией включения/выключения.

11. Регулятор подсветки с «нажимной» функцией для общих операций и изменения цвета и яркости дисплея.

12. Кнопка 1W для переключения мощности передатчика.

13. Кнопка воспроизведения – для воспроизведения переговоров длительностью 240 секунд.

Дисплей SAILOR 6222 VHF DSC

Дисплей содержит различные поля информации, в зависимости от выбранной функции.

Рис 3. Изображение на дисплее после включения радиостанции.

1. Функции в колонке слева можно выбрать программными клавишами. Если необходимы дополнительные функции, нужно нажать программную клавишу MORE.

2. Текущий рабочий канал.

3. Системные данные с информацией, актуальной для выбранной функции.

4. Свойства канала рядом с выбранным УКВ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.