Где ты?
По ту сторону
Анита Маевская

WHERE ARE YOU

© Анита Маевская, 2020

ISBN 978-5-4485-7290-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава №1
«Страх перед неизведанным»

Где же ты? Тебя так давно не было. Неужели ты от меня прячешься? Но ведь меня нет, я всего лишь воображение твоей светлой головы.

– Нет, Паш, не волнуйся. Сумка не тяжелая, так что помощи не надо. – Светловолосая девушка перегибалась вправо под весом огромной дорожной сумки, которую вот-вот дотащит до такси. Она неплохая лгунья, ведь не издала ни звука во время разговора с бывшим одноклассником, который так и норовил что-то сделать для нее.

Она едет домой в такси. Вокруг еще много людей, но ее колени уже дрожат. Она не хотела ехать домой – никогда не любила это место, ведь там всегда темно. Ее светлая душа путешествовала по миру, где зеленые луга чередовались с глубокими синими озерами, а горные лани уживались с буйными львами. Это было ведь так прекрасно, но кто тебя поймет, светловолосая? Бедняжка, я ведь так и не забрал тебя…

– Дом, милый дом.

Девушка бросила ключи на стол, даже не потрудившись закрыть двери на замок. В ее квартире не осталось ничего ценного, чтобы это место стало находкой для воров.

Но есть и другая причина, Светловолосая. И ты ее знаешь – твой дом охраняю я, и тебя охраняю я. Твой хрупкий светлый мирок рухнул, но не обвиняй в этом меня. Нет, не моя в том вина, что глубокие синие озера превратились в болота, поросшие непроходимой колючей зеленой преградой. Не я виновен в том, что в этом мире не оказалось ни ланей, ни львов, ни любого привычного для тебя животного. Ободранные до мяса дикие собаки, что кусали твои ноги, вот кого ты встретила, но не обвиняй в этом меня.

Аккуратные пальцы коснулись выключателя, но никакого эффекта не было. Зеленые глаза с грустью и обреченностью посмотрели вглубь коридора, туда, где сгущалась темнота.

Может, следовало бы кого-то позвать к себе на ночевку, но девушка этот вариант откинула. В этом городе все было мертвым, а люди были прогнившими. Никого родного в этом месте не осталось.

– Это всего лишь детский страх.

Да, тверди это, убеждай себя. Тебя ничего не спасет от меня. Ты от меня пряталась в темноте, но я нашел твое секретное место – в комнате родителей… За столом, у батареи. Ты там пряталась от своих страхов, согревая спину, а вместе с ней и свою напуганную душу.

Говорят, твои глаза видят больше, чем нужно. Говорят, что ты видишь тех, кого не существует. Но сейчас я в этом не уверен, Светловолосая. Как много таблеток в день тебе давали эти люди в белых халатах? Достаточно, я знаю, но спасло ли это тебя от страха? Нет, ты стала красиво лгать. Это была самая прекрасная ложь, но в нее верили, ведь так и должно быть – твои зеленые глаза должны видеть лишь темноту.

Девушка неуверенно смотрела на закат за окном. Зимой темнеет быстрее, чем ей бы хотелось. А вместе с Солнцем уходил и свет с ее квартиры. С того момента, как она осталась одна в этом мире, все потеряло значение. Не было тепла семейных вечеров, родительских объятий. Все это нарушил какой-то человек, твердили милиционеры, но она верила, что это не так, за что и поплатилась тремя годами лечения.

Внезапно ее глаза просветлели: из мутно-зеленых они наполнились ярким оттенком.

– Нет, я просто так не сдамся.

Ты смелая, Светловолосая. Даже более, чем нужно. Я не хочу делать тебе больно, но этот мир делает это за меня, а сбежать тебе теперь некуда, бедняжка. Я приду за тобой, только потому, что люблю твой смех, сияние чудесных глаз, гордый поворот головы в определенных случаях. Интересно, а красива ли ты по человеческим меркам? К тебе редко кто подходит, ты пугаешь людей, а Паша – море, что не имеет стоков. Но я вижу твою душу, Светловолосая, она прекрасна.

Девушка сидела на полу, прижавшись спиной к батарее. Ей был виден проем двери, но оттуда она не была заметна. Девушка сидела в полной темноте, ведь за окном ночь, но препятствуя даже лунного свету, она закрыла жалюзи. Все должно быть идеально. С фонариком в руке, Светловолосая ждала. Ждала воплощение своего страха, того детского, который пронесла через всю жизнь.

Смелая, смелая…

Девушка не закрыла дверь на замок, и это дало свой эффект. В коридоре послышался скрип полов. Поочередно чья-то рука открывала двери: сначала кухня, затем твоя спальня, а после комната родителей.

Боишься… Я чувствую твой страх.

Кто бы это ни был, но он уже побывал в этой комнате 8 лет назад.

Ты тогда спряталась в шкафу, это спасло тебе жизнь. Но ведь нельзя оставлять незаконченные дела. Ты и не представляешь, как это давит на психику. В каждом сне ты видишь то, что не завершено. Это как мечта, к которой следует только дотянутся, ведь она совсем близко.

Девушка увидела блеск метала. Шаги остановились в полуметре от нее, и она почувствовала запах ночного города, что исходил от черного пальто мужчины. Он ее видит, возможно слышит дыхание. Ей не сбежать, ведь это не в голове, это существо вполне материально.

Не теряя ни секунды, девушка нажала на кнопку фонарика и посветила им в глаза убийце. Действуя быстро и лаконично, она оттолкнула ненадолго ослепленного мужчину и, взяв на столе заранее приготовленный нож, вонзила его в ногу, ближе к паху. И пока горе-убийца, который так и не дотянулся до мечты, схватился за раненое место, девушка оглушила его бутылкой.

Несколько секунд она провела возле тела, развалившегося на полу. Завалившись на пол, ее одолел рвотный позыв от запаха крови. Она встретилась со своим страхом, победила его. Но так думали не все.

– Алло, милиция. Нападения на человека и, скорее всего, самозащита. Записывайте адрес. – Тяжелое урывчатое дыхание, но все же победа спустя столько лет. – Нет, он жив.

Девушка проверила пульс – есть, но слабый. Устало вздохнув, она оперлась об батарею, выключив фонарик. Несколько минут полной тишины, беспроглядной темноты. И вот, долгожданный стук в дверь – милиция.

Девушка, опершись на руку, поднялась. Ступив несколько шагов, она услышала:

– Светловолосая, как тебя зовут?

Дрожащими руками ты нажала на кнопку фонарика. Твой убийца все там же лежал, едва дыша. Ты выключила свет, доверившись темноте. Ты могла б выбежать в коридор и добраться до двери, могла б и закричать, но ничего этого не сделала.

Твои глаза ярко засияли в темноте, ты сама превратилась в солнце в этом мире тьмы. Кажется, я услышал лишь одно слово, произнесенное тобой, – «бесполезно». Так тихо, по слогам, но все же неразборчиво, но я запомнил.

Ты красива по человеческим меркам, теперь я это вижу. Твоя грудь испуганно вздымается, выглядывая из декольте черной туники, а красивые белые пальцы держатся за край ткани. Но мне не нужно тело, поверь мне, только спасти твою душу.

Твои глаза не перестали видеть то, что незаметно другим. Это дар, убеждаю тебя. Такое дается слишком немногим, чтобы считать это чем-то иным.

Девушка улыбнулась, когда второй раз прозвенел звонок. В дверь начали стучать.

– Я ждала тебя, – сказала она искренне.

Твоя улыбка дороже сотен иных.

Он это ей прошептал в тот момент, когда два милиционера выломали дверь в квартиру. Они были ужасно напуганы, увидев ее бездыханное тело. Ни единой царапинки, ни одного синяка, но кровь не циркулировала более по венам.

Тошнотворный запах мертвых растений окружал ее повсюду. От него было не избавится, его не отмыть.

Девушка повернула голову. На щеке остались кусочки рыхлой почвы. Встать оказалось сложнее, чем она думала, тем более получилось это не с первой попытки. С одной стороны затягивали болота, с другой – темный густой лес. Выбирая куда идти, Светловолосая ориентировалась по лаю собак – со стороны болот его нет.

Он сказал, что ей нужно очистить свое сознание, чтобы вернуть то, что было. Разный смысл вкладывался в эту фразу, но она согласилась. И вот, стоя в том мире, которого нет, девушка сделала шаг… Еще один… Еще…

Глава №2
«Начало пути»

Серый, угрюмый мир. Оказавшись здесь, даже самый сильный человек начинает погружаться в него. Этот мир поглощает, он живет собственной жизнью, и эта жизнь не всегда лояльна к новым постояльцам.

Девушка со светлыми волосами понемногу начинала понимать это, спустя несколько тысяч шагов тут, она уже повстречала порождения мира которого нет. На пути ей встречалась масса чудовищ, они были как злыми, так и нейтрально настроенными на ее внезапное появление. Лишь чудом ей удалось сохранить те крохи бьющейся жизни после перехода на эту сторону. В большей степени ей помогли ее глаза, а ведь дома она постоянно слышала, что ее виденья всего-навсего плод воображения, либо болезнь.

А я ведь говорил тебе, Светловолосая, это дар, который дается единицам.

Но не будем вспоминать о горьком прошлом, сейчас началась новая полоса, началось будущее.

Все, что окружало девушку – это болота и туман. Такой густой туман, что на расстоянии вытянутой руки девушке приходилось гадать куда ступить, лишь бы не пойти ко дну тягучей субстанции. Так она и шла наугад до тех пор пока слева, из болота, не раздалось рычание. Девушка обернулась.

Ее взору предстала обычная картина – болото поросшее мхом и какими-то непонятными травами. Вновь раздалось булькающее рычание. Из болота поднялся большой, грязный пузырь, лопнул и одарил ближайшее пространство въедливым зловонием.

– Наверное какое-то существо разлагается на дне болота, – сказала светловолосая в пустоту. Девушка давно ни с кем не общалась и иногда у нее появлялось чувство, будто совсем скоро она забудет свой собственный голос, поэтому разговоры с собой не казались ей такими уж странными.

Она посмотрела на поверхность болота и найдя удобное место, присела на коврик из мха около бурлящей трясины.

Девушка решила впервые за долгое время внимательно осмотреть свое окружение. На первый взгляд здесь были одни болота и ничего более, но если присмотреться лучше, можно заметить различные красочные дополнения к этому экстерьеру. На поверхности болота был мох различных оттенков зеленого, от ярко салатового до темно-зеленого (практически черного). Неподалёку от него, на бордовых стебельках, росли желтые цветы (когда-то давно, в детстве, девушка читала, что эти цветочки называются Пузырчатка, насекомоядное растение). Которое, кстати, очень ядовито для человека.

– И откуда тут взяться насекомым, я не встречала еще ни одного в этой местности, – опять разговоры с собой, – хотя может поэтому и не встречала. Эти редкие тут жители, при первом своем появление оказываются съеденными мгновенно.

И как по приказу волшебной палочки мимо пролетела небольшая мушка и села на один из желтых цветочков. Резко ярко выраженные жёлтые края захлопнулись и растение начало поглощать свою жертву. Так происходило и с нашей героиней, мир постепенно старался захлопнуть свои края и поглотить ее, но что-то мешало.

Я не позволю, Светловолосая, ты моя! И только моя! Им ничего не стоит найти себе пропитание. Твоя душа неприкосновенна, Светловолосая, иди и не бойся.

Обладательница светлых волос не понимала многого в своем новом доме, но могла поклясться, что он словно это растение, так и ждет момента чтобы сцапать ее и насладиться мимолетным чувством насыщенности своего страшного организма. Но даже не смотря на свои догадки, она продолжала продвигаться в глубь.

Посидев и полюбовавшись еще немного, девушка встала и направилась дальше. В пути она размышляла о жизни, о месте которое она оставила, о своём доме, родительской комнате. Она думала, что это несправедливо, ее присутствие здесь, а потом она вспомнила другую сторону жизни и рассудила, что здесь ей однозначно будет лучше. Ведь, кому понравится всю свою жизнь посвятить одной единственной цели – найти и отомстить тому, кто отнял у нее счастье. Верно, это недолгое чувство, а потом приходит безысходность – у тебя более нет других целей, тебе остается только умереть.

– Можно сказать мне повезло, – рассуждала она, перепрыгивая очередной камень, – мне во всяком случае есть чем себя занять тут, а…

Неожиданно, что-то маленькое, но юркое и сильное сбило ее с ног. Несколько секунд глупо моргая глазами светловолосая просто лежала на холодной земле, но привстав увидела, что ее сбило юное чудовище. Оно было ростом чуть ниже ее колена, серого цвета была его, похожая на колючки, шерсть, с пяти острых клыков капала слюна.

– Чем-то ты похож на зайца, – прошептала упавшая, – может быть длинными ушами? Хотя у зайцев на ушах нет лишних двух лап.

Чудовище утробно издало звук похожий на рычание и с неимоверной скоростью помчалось на девушку.

Светловолосая замешкавшись на секунду не успела отпрыгнуть и вновь была снесена «зайчишкой».

– Ой, а ты больно толкаешься, – с уверенным спокойствием сказала она, – ты наверняка очень хороший, но запуганный этим местом, но ничего, я тоже боюсь.

Девушка улыбнулась, и если б не громкий, наводящий ужас вопль вдалеке, зверь нанес бы еще один удар. Существо огляделось по сторонам и ускакало прочь.

Девушка сидела еще долго на холодной, безжизненной земле и размышляла, почему оно ее не убило, почему испугалось воя издалека, и что это за существо такое страшное, чей вой похож на скрежет металла. После она встала с земли, отряхнулась кое-как от грязи и пошла дальше, огибая болота по извилистым тропам и в конце концов вышла к равнине. На ней практически не было растительности, лишь кое-где виднелись загнувшиеся верхушки деревьев.

– Ну что ж, – подвела итог обладательница светлых волос, – здесь мне точно негде прятаться.

Она сделала следующий шаг в этом странном неизведанном мире. Укромное местечко для сна было найдено, но сколько усилий при этом потрачено не счесть, а нужно ведь подумать еще и о пище.

Девушка устало осмотрела свой ночлег и решила пойти на поиски материалов, чтобы сделать местечко удобным, как вдруг зевнула и присев на небольшую возвышенность среди густых и мягких кустов, уснула.

***

Обычный солнечный день, обычный большой город в обычной стране. Все было бы обычным и дальше, если б не одна необычная пара, гуляющая по старым улочкам.

– А помнишь, как мы познакомились? – взгляд ядовитых глаз янтарного цвета одарил свою спутницу насмешливым тоном.

– Конечно помню, – метнулась молния из под широкополой белой шляпки.

Заливистый смех желтоглазого паренька, улыбка миловидной девочки. Эта пара ходит по старым улочкам современного мегаполиса уже сотни лет. Идущие мимо прохожие не обращают на них внимание, собственно зачем? Этим двоим и так хорошо, никто не мешает, не подходит, они просто уделяют время друг другу. Иногда это им надоедает, но они продолжают бродить и удивляться прекрасным строениям и одинаковым мечтам разных поколений.

– Хочешь мороженое? – озвучен очень неожиданный вопрос для них. Пусть так, ответ будет один:

– Нет

И дальше бродить по старым улочкам, молча, лишь иногда говоря пару фраз. Нет, что вы, они любят друг друга, скажу даже больше – жить без друг друга не могут, но…

– Давай это обсудим, светловолосая….

***

Проснувшись, она не сразу поняла, что это был сон. Человек с которым девушка беседовала и которого она чувствовала, что любит был ей совершенно не знаком. Но жмущее ощущение того, что они совсем скоро уже будут вместе заставляло ее идти только в одном направлении, туда, за болота – там то, что она должна во чтобы то ни было отыскать. Да, ей придётся очень трудно, ведь впереди так много тех кто хочет ей помешать, кто хочет помешать встрече, которая была предначертана еще в самом начале времен.

Глава №3
«Старый новый друг»

Первые шаги светловолосой девушки в новом мире, оказались полны боли и отчаяния. Зеленоглазая не понимала, как она сможет найти неизвестно что или кого, понять, если она не видит куда идет, лишь знает, что останавливаться нельзя. Да, она хорошая лгунья, но здесь, среди болот и зарослей, пустых и страшных лесов это умение ей ничего не даст, а оно пожалуй, единственное, что у нее есть.

Ты храбрая, Светловолосая, ты сможешь дойти до конца, до меня. И я получу твою красивую душу еще более чистой и искренней. Тебе суждено стать моей искрой.

Девушка довольно долго брела между болот, а потом равнин окруженных высокими деревьями, и в конце концов вышла к заброшенной на вид ветхой хижине. Она была уставшая и хотела перевести дух, хотя бы немного. С последней остановки прошло около трех дней, здесь усталость чуствуется не так как в человеческом мире. Открыв дверь и найдя во временной обители для себя угол она снова очень быстро уснула.

Ей снился дом, батарея, у которой она любила проводить время в детстве, та у которой она скрывалась поджидая убийцу, та у которой закончилась ее жизнь и она перешла за порог другого мира. Так же она видела его, человека из-за которого она стала такой и без зазрения совести отправилась в этот мир. На секунду мужчина показался ей знакомым, но..

Девушка проснулась от громкого гула, кто-то пытался отворить дверь, по непонятной для себя причине она заградила дверь прежде чем уснула, возможно это и спасло ее сейчас от смерти, если она вообще возможна в этом мире.

Спустя несколько часов, так она думала, гул прекратился. Это не значило, что существо не вернется, ей пришлось снова покидать свое убежище.

Так шли дни, недели, годы, а возможно всего пара часов… Светловолосая больше не слышала привычный голос в своей голове, больше не видела того, что так хотели вылечить врачи в ее родном мире. Она не понимала цель с которой шла, ее лишь подгонял страх, страх перед существом, идущим по следу. Как странен этот мир, он дает тебе шанс, а потом забирает воспоминания о возможном спасение, о цели пути или совсем, он просто хочет тебя съесть.

Светловолосая, уже близко, когда же ты остановишься? Где твоя храбрость? Взгляни своему страху в глаза вновь.

Девушка остановилась, вздохнула…

– Выходи, я жду тебя.

Из-за деревьев показалась морда, послышался звон оков, острые когти чиркнули по лежащему под лапами огромного волка камню.

Вот ты и встретила своего путеводителя, Светловолосая… теперь иди за ним, я буду ждать твою искрящуюся душу…