СТИХИ

О себе

О себе я расскажу немного:

Я праправнук крепостного,

Правнук мещанина городского,

Внук шофера непростого,

А гвардейца удалого,

Сын музыканта неплохого

Получил образование,

Подполковником я стал

Бог послал вдруг дарование

Сотню строчек написал

По России двадцать лет мотался

С Востока Дальнего сюда добрался

В Питере теперь мой дом

Не жалею я о том

Итоги

Пятьдесят четыре года уместились в десять строк

Ещё немного и возможно будет подвести итог

Всей моей жизни, что вместиться между дат

Рождения и смерти, меж обретений и утрат

Сам задаю себе вопросы, и отвечаю сам по мере сил

Как жил – трусливо или смело, помог кому иль навредил

Был атеистом или верил в Бога, что делал – беден был или богат

Что натворил, что недоделал, каков конечный результат?

Вопросов задаю себе я много, ответы есть, но вот беда

Ответы мне не нравятся, но поздно – жизнь прожита…

Про людей

Всевышний создал разными людей

И расселил их, Ему слава

В различных землях поскорей

Чтобы народам жить комфортно стало

Чтоб каждый жил в своём краю

По-своему молился Богу

Был счастлив всяк в своём раю

И размножался понемногу

Но людям закон Божий не указ

Понятие придумав "толерантность"

Смешались все между собой тот час

Не думая, что всем грозит опасность

Может сказал я немного лишнего

Но кто мы такие, чтоб идти против Всевышнего?

Готовность

Нужно быть готовым к смерти,

Чтобы постоять за свою честь,

Чтобы никакие чертовые черти

Не смогли бы на голову сесть

Нужно быть всегда готовым

Смертельный нанести удар,

Быть к врагам всегда суровым,

Чтобы жизнь у них была кошмар

Воспоминания

Хлещет память по моей душе

Делая мне больно бесконечно

Воспоминания молотят, что уже

Забыть давно хотелось бы навечно

Меня ломает и гнетёт тоска

Лишая сил, желаний и надежды

И жизнь становиться горька -

Она не будет уж такой, как прежде

Как в детстве, в юности, когда

Прекрасною была жизнь от того,

Что от чего страдать мне навсегда

До этих дел ещё мне было далеко

Измучили меня душевные терзания

Стыд вызывают у меня воспоминания

О том, что сделать было нужно,

Но я не сделал малодушно

О том, что делать было мне не надо,

Но делал это я когда-то

Будни

Я по будням очень уныло

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.