Станция Трудовая – территория точных измерений
Владимир Броудо

© Владимир Броудо, 2025

ISBN 978-5-4483-5592-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О людях, посвятивших себя точным измерениям во благо защиты мирного неба Москвы

В брошюре В. Б. Броудо описана история военной метрологии Вооружённых Сил СССР (России) от становления в послевоенных 50-х., развития в 60-х., расцвета в 70—80-х. годах и до трудностей 90-х. и 2000-х. на примере самоотверженной работы и службы множества людей, ставших волей судьбы и по призванию МЕТРОЛОГАМИ, работавшими в маленьком военном городке недалеко от Москвы и обеспечивавшими своими точными измерениями защиту мирного неба москвичей от ударов вероятного противника с воздуха.

Без преувеличения можно сказать, что измерения буквально пронизывают всю деятельность войск, обеспечивая боеготовность, эффективность, безопасность и безаварийность эксплуатации ВВТ, здоровье и боеспособность личного состава, объективность контроля состояния окружающей среды, экономию денежных и материальных средств.

В ведении военных метрологов весьма обширный круг задач: формирование парка средств измерений военного назначения, метрологическая экспертиза и метрологическое обслуживание образцов и комплексов вооружения и военной техники, проверка и ремонт средств измерений, испытания и утверждение типа средств измерений, аттестация методик выполнения измерений, аккредитация метрологических частей и подразделений, лицензирование метрологической деятельности, исследования и поддержание характеристик военных и рабочих эталонов и другие.

Вероятность поражения, своевременность обнаружения, дальность и скрытность действий, готовность к применению и другие характеристики современного вооружения на поле боя зависят и от качества труда военных метрологов, от их профессионального уровня.

Лесун Игорь Викторович,

Начальник Управления метрологии Вооруженных Сил Российской Федерации – начальник метрологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник

Введение

Специалистам по точным измерениям (метрологам) известно, что неправильная настройка параметров радиолокационных станций (РЛС) и зенитно – ракетных комплексов (ЗРК) сводит на нет все усилия конструкторов, промышленников и боевых расчётов данных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Например, ошибка в установке номинальной несущей частоты РЛС наведения на один порядок (на одну запятую) приводит к промаху зенитной ракеты на цель на десятки и даже сотни метров. И несбитая цель, несущая обычные и ядерные заряды, может принести смерть и разрушения. И таких примеров можно привести тысячи, так как для успешного и гарантированного выполнения боевой задачи (уничтожения цели – самолёта или ракеты противника) необходимо провести измерения с помощью различных приборов (средств измерений). Причём виды измерений бывают разные – радиотехнические; электрические; лазерные; давления и разрежения; линейно – угловые и др.

Соответственно, и все используемые приборы (средства измерения) должны быть исправными и поверенными согласно требованиям государственных стандартов (ГОСТ) и государственных поверочных схем передачи единиц физических величин от эталонов к рабочим средствам измерений. Это позволяет эксплуатировать вооружение и военную технику (ВВТ) с гарантированными боевыми параметрами. Поэтому, когда с 1953 года, для защиты воздушного пространства города – героя Москвы Первая Армия ПВО Особого Назначения (штаб в пос. Чёрное, Балашихинского района) оснащалась зенитно – ракетными комплексами С-25 (56 полков и 6 технических баз – в два кольца вокруг столицы), в состав войскового объединения вошли так же две базы ремонта техники ЗРВ и две эталонно-измерительные базы измерительных приборов.

Из истории метрологии 1 Отдельной Армии ПВО Особого Назначения (1 ОА ПВО ОН)

Базы ремонта техники ЗРВ с 1.10.1955 г. дислоцировались под Подольском (станция Львовская, в/ч 20770) и Дмитровым (станция Трудовая, в/ч 11291). Они имели одинаковую структуру, и предназначались для проведения среднего и капитального ремонта ВВТ и хранения ЗИП (запасных частей и принадлежностей) и подменного фонда.

Подробнее как строился гарнизон Трудовая: http://wap.pvo.forum24.ru/?1-24-0-00000218-000-0-0-1354971904

Естественно, учитывая, что в эксплуатации системы С-25 находились сотни тысяч (вместе с щитовыми ЭИП и манометрами) приборов, для проведения технического обслуживания СИ (ведомственной поверки, ремонта и техобслуживания) на территориях в/ч 20770 и 11291 с 1 марта до конца 1955 года были сформированы абсолютно идентичные по штату и оснащению базы ЭРБИП (эталонно-измерительные базы измерительных приборов). В Трудовой 328 ЭРБИП в/ч 11283

ЭРБИП стали первыми мощными метрологическими органами Министерства Обороны.

Так как поверка и ремонт СИ являлась новым видом деятельности в армии, в штат 328 ЭРБИП подбирали наиболее технически грамотных (как сейчас говорят, продвинутых) военнослужащих, а так же гражданских инженеров и рабочих, прошедших профессиональный и «режимный» контроль.

Станция Трудовая – территория точных измерений

Войсковая часть 11283 – 328 ЭРБИП (1955 – 1956)

В Трудовой первым командиром и организатором метрологической части (войсковая часть 11283 – ЭРБИП стал майор В. Барро (заместитель командира —майор Дягилев).

«Партия и правительство» не жалели денег на защиту «сердца» нашей страны, штат был достаточным (десятки офицеров, гражданских специалистов, солдат – водителей различных передвижных лабораторий служили и работали в военной метрологии 1 ОА ПВО ОН). Первые годы практически все военнослужащие прошли учёбу в органах Госстандарта СССР, а представители промышленности помогали в освоении нового для того времени поколения техники.

В 1956 году по инициативе полковника Малютина С. С. 328 ЭРБИП влилась в состав в/ч 11291 на правах отдела (ЦССЧ, далее ОСЧ, 2 отдел, 5 цех).

Барро стал главным инженером – заместителем командира «большой части 11291», а Сергей Селивёрстович Малютин получил возможность получить воинское звание «полковник».

Много времени, сил и знаний вложили в становление ЦССЧ в Трудовой первый командир войсковой части 11291 полковник С. С. Малютин и первый начальник ЦССЧ подполковник Георгий Викторович Сахаров. В этом способствовали грамотные и патриотичные офицеры – метрологи «барровского» набора:

Е. Войтенко

Е. Грайко

Н. И. Соколов

С. С. Дицман

В. Г. Перевозник

Г. Чернецов

Кирсанов

Косарев

В. П. Корсаков

А.Н.Пашков

Г. В. Сахаров

В. Мартыненко

П. Зерцалов (начальник «Авангарда» – сердца части)

Начученко и др.

В то время и до 1986 года, когда ОСЧ стало отдельной метрологической частью (4174 Базой измерительной техники, в/ч 62056, главным инженером которой являлся автор этих строк)

Структура отдела службы частот войсковой части 11291 (1956—1986)

1.ЛАБОРАТОРИЯ ПОВЕРКИ И РЕМОНТА РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (ЛПРРИП) (нач. Цыбульский —с 1953, Тюрин, А.Н.Пашков, Медведев, В. С. Козловский, В.Н.Томчук, В.Б.Броудо)

2.ЛАБОРАТОРИЯ ПОВЕРКИ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (ЛПРЭИП) (нач. Г. В. Сахаров – с 1953, Мартыненко, А.П.Смирнов, А. П. Лапин)

3. ЛАБОРАТОРИЯ ПОВЕРКИ И РЕМОНТА ПРИБОРОВ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЕЖЕНИЯ (ЛПРПДР) (нач. Щербенёв – с 1953, Курьянов, А.Е.Буравцов, Н.А.Ковалёв, В. Г. Перевозник, К. И. Гаврилов)

4. ЛАБОРАТОРИЯ ПОВЕРКИ И РЕМОНТА СПЕЦАППАРАТУРЫ (ЛПРСА) (нач. Н. М. Прудников – с 1953, Саратов, Епанешников, Н. И. Соколов, А.И.Кузьмин, В. С. Богомолов, В. Г. Перевозник – после Ливии, А. Н. Князик)

Начальники ОСЧ – Дягилев (1956—1957), Г. В. Сахаров (1957—1970), Н. И. Соколов (1970—1982), С. А. Постных (1982—1985), В. Н. Томчук (1985 – 1986).

Заместители начальника ОСЧ в разное время были: Шилов, Обрезков, С. Г. Гвоздев, К. И. Гаврилов, В. Г. Перевозник, С. А. Постных, А. Н. Князик, В.Н.Томчук.

Как видно из названия, в состав каждой лаборатории входили и участок поверки, и участок ремонта, что выгодно отличало воинский поверочный орган от гражданских «госстандартовских».

Производственная и служебная деятельность ОСЧ

Воинская часть (полк) привозила в поверку свои СИ, и даже если они признавались непригодными по метрологическим характеристикам, забота ремонта и повторной поверки лежала уже «на плечах» личного состава ЦССЧ (ОСЧ).

Не менее 70% поверки и 30% ремонта СИ проводились непосредственно в местах дислокации воинских частей объединения, что обеспечивало поддержание необходимой степени боевой готовности ЗРК С-25. Для этого в каждой лаборатории были подвижные лаборатории различного назначения (РСПК – ранее РСЧ, КРИЛ-1 – ранее КРАС, ПКПП и др.) со штатом: начальник – категория «майор» (кроме спецлаборатории – «капитан»), старший оператор – «старший лейтенант», сверхсрочник – поверитель, и солдат —водитель).

Подвижные лаборатории монтировались на шасси ЗИЛ -151, затем с годами ЗИЛ -157, ЗИЛ -131, УРАЛ и КАМАЗ различных модификаций).

В 50-е годы благодаря усилиям подполковника Сахарова, офицеров и гражданского персонала коллектив ЦССЧ (ОСЧ) стал передовым не только в в/ч 11291, но и в масштабах метрологической службы Московского округа ПВО.

В отделе неизменно выполнялся производственный план, не допускалось нарушений НТД (нормативно —технической документации) при проведении поверки и ремонта СИ, осваивались новые поступающие в войска СИ, подавалось много рационализаторских предложений по совершенствованию технологий.

По планам вышестоящего командования проводились учения, в том числе с передислокацией базы на запасные позиции (полков и технических баз) в условиях применения условным противником оружия массового поражения. В учениях задействовали и гражданский персонал.

Но самое главное, на многие годы заложился фундамент творческой, доброжелательной, взаимотребовательной атмосферы любви к своей организации и метрологии как вида высокоинтеллектуальной деятельности

И поныне, встречая ветеранов – метрологов, мы всегда с гордостью вспоминаем свою сложную, интересную службу на благо общего дела.

В 1970 году подполковник Сахаров закончил службу, и переехал жить в г. Москву. Перевелись по службе с повышением и грамотнейшие специалисты в области метрологии и радиоизмерений майоры (в дальнейшем полковники) А. Н. Пашков и В. Корсаков, авторы многих учебников по метрологии.

(Например, знаменитый учебник масштаба всех ВС СССР «Пашков А. Н., Корсаков В. П. Поверителю радиоизмерительных приборов. Электроника, электротехника, радио и связь» они написали в стенах родной радиолабораториив в 1962 году).

Начальником ОСЧ был назначен майор (в дальнейшем подполковник) Соколов Николай Иванович, который продолжил традиции нашего подразделения. Заместителем начальника отдела стал майор Гвоздев Сергей Григорьевич (затем Перевозник Владимир Георгиевич).

ОСЧ -1978 г:1 ряд (верхний) – В. Броудо, С. Коляко, А. Некрасов, А. Князик, Ю. Гальтузов, Н. Исаев, А. Хлудов,? С.,Винниченко 2 ряд (сверху) – Ю. Зорич, В. Крюков, В. Гилёв, Ю. Некрасов, В. Клочков, С. Хакимов, Н. Жучков 3 ряд (сверху) – А. Лапин, В. Шестаков, А. Монастырский, В. Томчук, С. Герасимов, В. Муравьёв, В. Шаповалов 4 ряд (нижний) – В. Перевозник, Ю. Петрищев, Б. Борушевский, Н. Соколов —начальник ОСЧ, В. Козловский, В. Богомолов, А. Дементьев, Волков

Командиром в/ч 11291 в эти годы был полковник Каплич Виктор Константинович. (До него командиром в/ч 11291 был Б.Н.Матвеев)

Председатель профсоюзного комитета ОСЧ и заместитель профсоюзного территориального комитета 1 Армии ПВО старший инженер электролаборатории Галина Андреевна Алабова на подведении итогов в Балашихе, 1978 год

В 70-е и 80-е годы интернациональный долг выполняли наши военные метрологи: майор Котляров Н. В., майор Гвоздев С. Г. (Вьетнам), майор Петрищев Ю. С. (Индия), прапорщик Крюков В. С. (Сирия), майор Перевозник В. Г. (Ливия) и многие другие.

3 января 1980 г., радиолаборатория, участок поверки. Сидят – Т. Баранова, М. Мамаева, В. Козловский и А. Монастырский. Стоят – В. Ляшенко, Л. Шишковская, А. Крюков, Л. Дутова, А. Черник

Серьёзную помощь и поддержку в организации работ личному составу оказывал начальник метрологической службы 1 Армии ПВО ОН полковник Каримов Камиль Халилович. «Выпускник» дружеского «подольского» ЦССЧ, он мог не только указывать, но и лично показать практически на каждом рабочем месте, как надо правильно проводить ту или иную технологическую операцию. После его увольнения в запас таких высоких руководителей больше не было.

В 1982 году начальником ОСЧ стал капитан Постных Сергей Алексеевич.

Постных С. А в 1980 и 2008 гг.

В 1985 году майор Постных С. А. перевелся в Москву с повышением, и начальником ОСЧ стал майор Томчук Валерий Никитович.

«Выездники» ОСЧ в/ч 11291. Слева направо: В. Гилёв, В. Корытный, В. Клочков, В. Околот, А. Кощеев, В. Ремизов. Фото 1977 г.

В 1986 году приказом Министра Обороны СССР в каждой армии ПВО образовывалась отдельная метрологическая воинская часть – БАЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (вместо ОСЧ).

1 ноября 1986 года командиром 4174 БИТ (с дислокацией станция Трудовая) был назначен майор (в дальнейшем подполковник) Томчук Валерий Никитович, заместителем командира главным инженером майор Броудо Владимир Борисович. (Причём «подольская» метрология была сокращена до ЛИТ части).

В состав БИТ входило 9 отделов поверки и ремонта СИ и 4 ЛИТ (лабораторий измерительной техники, причём дислоцировались они непосредственно в каждом их 4 корпусов ПВО первой Армии – в Долгопрудном, Чёрном, Видном и Одинцове).

Конечно, такой структурой управлять было труднее и ответственнее (мы вышли из под «крыла» в/ч 11291), но мы отчётливо понимали, что БИТ более эффективна и оперативна в метрологическом обеспечении. Тем более, что Первая Армия заканчивала перевооружение на более совершенную систему С-300, что требовало новых подходов, в том числе и в метрологическом обеспечении ВВТ и новых СИ.

Структура 4174 БИТ (1986 – 1994)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ РАДИОПРИБОРОВ (нач. майор Пешехонов И. Б.)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ (нач. майор Бондарчук С. В.)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ (нач. майор Монастырский А. Л.)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ ПРИБОРОВ СВЯЗИ (нач. майор Гулеша Н. А., майор С. В. Антонов)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ КИПС (нач. майор Мохов Е. Г.)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ АКИПС (нач. майор Князик А. Н.)

ОТДЕЛ ПОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СЕРВИСНЫХ ПРИБОРОВ (нач. майор Дементьев А. А., будущий командир 401 БИТ)

ОТДЕЛ РЕМОНТА ОБРАЗЦОВЫХ И РАБОЧИХ ПРИБОРОВ (нач. майор Борушевский Б. А.)

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (нач. майор Палилов Е. А., майор В. Жицкий)

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КОРПУСА ПВО (нач. майор Леонтьев Г.)

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КОРПУСА ПВО (нач. майор Тюрин Л. А., майор А. Самойлов)

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КОРПУСА ПВО (нач. майор Жучков Н. Н.)

ЛАБОРАТОРИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КОРПУСА ПВО (нач. майор Лёвкин И. П.)

Во всех лабораториях и отделах были передвижные поверочные средства, а так как автослужба в/ч 11291 за нас уже не отвечала, нештатным начальником автослужбы БИТ был назначен старший прапорщик М. Слободянюк, нештатным командиром взвода – старший прапорщик С. Н. Ковалёв.

БИТ успешно выполняла все поставленные задачи, в 1987 году заняла первое место в конкурсе метрологических органов Министерства Обороны. В. Н. Томчук проявил себя как сильный командир и талантливый организатор. Он сплотил коллектив базы, защищал и направлял на качественное выполнение поставленных задач.

В коллективе царил дух взаимовыручки и преданности метрологии.

Выездные группы многократно выезжали на полигоны ПВО Ашулук, Сарышаган, Капустин Яр (вагон – лаборатория отдела майора Князик А.Н), где успешно выполняли подготовку полигонной техники к учебно-боевым стрельбам зенитными – ракетными дивизионами и полками.

Майор А. Мирсантов в вагоне – лаборатории на полигоне Сары-Шаган, 1989 год.

На 4174 БИТ работали опытные и квалифицированные гражданские поверители и ремонтники – Ю. Ф. Алабов, В. Ф. Курганов, Ю. А. Кручинин (общие задачи по ЗРК других модификаций), Т. Г. Шигаева, В. В. Константинова, Е. Г. Кошелев, Л. В. Рогатина и многие другие надёжные специалисты – метрологи.

Отдел материально – технического обеспечения базы (начальники отдела – Е. Палилов, В. Жицкий, техники Л. Броудо, В. Мельников и др.) в целом справлялся со сложной задачей обеспечения части запасными частями, имуществом, учётом материальных ценностей, складами, подменным фондом и т. д.

Наш метрологический орган являлся «кузницей» грамотных и порядочных руководителей. Например, полковник И. Строков стал начальником направления Метрологической службы Вооружённых Сил, полковник А. Буравцов стал начальником метрологической службы ордена Ленина Московского Округа ПВО, высокие и ответственные посты занимали многие служившие в «трудовской метрологии» – полковник Пашков А. Н., полковник В. Барышников, полковник И. Пешехонов и многие другие. Например, подполковник А. Дементьев вырос до командира 401 БИТ (Москва).

Многие специалисты ушли в НИИ МО – подполковник В. Околот, подполковник А. Кащеев и многие другие.

А. Н. Пашков был переведён на службу в Министерство Обороны СССР, службу окончил полковником, зам. начальника метрологической службы ВС СССР.

Много внимания уделялось подготовке солдат срочной службы – водителей тяжёлых грузовых автомобилей. С теплом вспоминаются рядовые и сержанты Егоров, Шарафутдинов, Цыганчук и многие десятки других. Офицеры и прапорщики приложили много усилий для безаварийной эксплуатации ПЛИТ, КРИЛ, ПКПП, РСПК. К сожалению, не обошлось без автоаварий и травм, малый опыт молодых водителей и многочисленные, почти ежедневные, командировки сказывались…

Но наши офицеры, прапорщики, водители вели себя мужественно и ответственно в сложных и опасных ситуациях. Никогда не забудется картина: разбитый вдребезги КРИЛ-1, а окровавленный начальник отдела «манометристов» майор А. Монастырский, оказав помощь водителю, в глубоком снегу ищет дефицитные образцовые гири 2 разряда…

Жилищный вопрос защитников неба Москвы решался очень плохо, до 90-х годов практически все жили в квартирах из расчёта «одна семья – одна комната».

Перестройка и метрология 90-х (1994 – 1998)

В начале 90-х годов началась горбачёвско – ельцинская «перестройка». В Советской Армии начались первые массовые сокращения. В 1993 году в Трудовую приехал заместитель Министра Обороны Герой Советского Союза генерал – полковник Громов Б. В., и собрал всех командиров Катуаровского гарнизона. Беседовал, узнавал, прикидывал – какую часть надо сократить. Вероятно, метрология показалась ему лишней, и Директивой Генерального Штаба ВС СССР с 1 октября 1994 года легендарная 4174 БИТ прекратила своё существование.

Большинство великолепно подготовленных, порядочных и ещё молодых офицеров – метрологов были уволены в запас.

Через три месяца Министерство Обороны «опомнилось», БИТ восстановили, с 1995 года командиром БИТ стал майор (в дальнейшем подполковник) Антонов С. В.

Что интересно, уволившихся офицеров – метрологов (а нам не было ещё 40 лет) приглашали в Дмитровский военкомат с предложением вновь занять прежние должности в армии. Но никто не согласился – у кого «вызрела» обида и досада, кто-то уже работал на «гражданке» (в основном охранниками, на мизерную зарплату – другой работы для военных метрологов в демократической России не нашлось).

Кстати, на день увольнения в запас – 1.10.1994 года моя пенсия составляла – 198247 рублей, но получить первую пенсию довелось только в декабре 1994 (кто знает или помнит, 11.10.94 курс рубля резко обвалился с 2833 до 3926 рубля и тогда моя «майорская» пенсия составила величину, эквивалентную 50 долларам США в месяц).

Конечно, урон в кадрах восстановить не получилось, штат заполнили достойными офицерами, но многие из них до этого военной метрологией не занимались. Таким образом, был потерян основной козырь БИТ – ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ.

Благодаря стараниям С.В.Антонова и следующего командира БИТ подполковника А. В. Чибисова, а так же офицеров и гражданских специалистов, база выполнила поставленные перед ней задачи, но очередные «реформы» добили и её.

Обновлённый БИТ – 1995 год. Сидят — С. Антонов (командир БИТ), А. Строков, В. Селиванов, В. Иващенко, И. Строков. Стоят посредине: Никифорова, Н. Исаев, М. Мамаева, Т. Шигаева, Инна Башкирова, С. Борисова, Л. Рогатина, В. Констаетинова, Л. Седова, Ю. Алабов. Чуть позади – С. Мотылёв (начальник отдела ПиР радиоприборов), И. Жариков, С. Штанько (начальник отдела ПиР сервисных приборов). Стоят позади: В. Айдаров (начальник отдела ПиР КИПС), С. Крючков, С. Седов, В. Лыков (начальник отдела ПиР приборов связи), С. Емельянов (начальник отдела ремонта средств измерений)

В 1998 году легендарная база измерительной техники 1 корпуса ПВО ОН (бывш. 1 ОА ПВО ОН) канула в лету.

Майор (в дальнейшем подполковник) Антонов С. В. занял должность начальника метрологической службы 1корпуса ПВО (пос. Чёрное, Балашихинского района), продолжив лучшие метрологические традиции времён полковников Покузеева – (первого начальника нашей службы 1 ОА ПВО ОН), а так же К. Х. Каримова и В. Л. Живайкина.

О 435 лаборатории измерительной техники (Трудовая) как преемнице 4174 БИТ (1998—2009)

На месте 4174 БИТ с 1998 по 2009 год функционировала 435 ЛИТ (лаборатория измерительной техники) в составе двух офицеров – начальника майора Захарова В. В. старшего лейтенанта Селиванова В. Б., нескольких гражданских специалистов и «дорогого личного состава» (солдат срочной службы).

Невероятными усилиями этого коллектива военная метрология «московской зоны ПВО» присутствовала.

В 2009 году 435 ЛИТ ликвидировали, а окружную 401 БИТ (Орехово – Борисово, в/ч 26013) решением Министра Обороны Сердюкова передислоцировали в Трудовую.

В Трудовой – новая БИТ, номер 401 (2009—2011)

Командиром новой 401 БИТ был назначен майор Селиванов Владимир Борисович.

Многие офицеры из Москвы не поехали, а у тех, кто приехал, жилья и настроения служить не добавилось. На часть, кроме зарплаты (и то с задержкой в связи со сменой финансового органа) денег не выделялось вообще.

Новому командиру пришлось туго. Тем более метрологическое обеспечение целого Московского Округа ПВО (его назвали в 1998 году МО ВВС И ПВО, а с 2002 года – КСпН « Командование специального назначения») с 401БИТ не снималось. В командировки зачастую ездили на личных автомобилях (под завязку загруженными образцовыми приборами и ЗИП), казарму для солдат ремонтировали силами и средствами офицеров и прапорщиков.

Многое делалось благодаря сильной личности В. Б. Селиванова, его командирского таланта и преданности метрологии. Не случайно были написаны стихи о командире:

Наш командир официальный лидер
У него во всем авторитет
Носил бы гордо он гусарский кивер
Коль у истории был бы паритет!
В нелегком веке мы проходим службу
Карьерную удачу просто не словить.
Пусть выручает Вас мужская дружба
А женщины В.Б. не могут не любить!
И поднимем мы бокалы
За счастье командира вновь
За наши общие успехи
За честь, удачу и любовь!

В частично размороженном здании №111, об истории которого и ведём речь уже долго, складировали дорогостоящие приборы (все – ещё советского производства, ведь в современной России многие аналоги не производятся).

Должной поддержки и помощи со стороны метрологической службы вышестоящего органа практически не осуществлялось. Возможно, при министре обороны Сердюкове, это было невозможно.

(После увольнения из армии в 1994 году я в 2010 году вернулся в этот многострадальный БИТ в качестве начальника отдела ремонта образцовых и рабочих приборов. И был в ужасе от того, что за годы моего отсутствия на главной БИТ столичного Округа ПВО в течении 16 лет не появилось ни одного нового прибора. Мне ничего не надо было изучать, время остановилось, и даже пошло вспять, т. к. старые приборы в большинстве своём уже требовали списания).

Командир 401 БИТ Владимир Борисович Селиванов

Начальник радиоотдела 401 БИТ И. Змий

Начальник электроотдела 401 БИТ С. Никричай с дочкой

Техник 401 БИТ Ольга Иващенко

Передислоцированный 401 БИТ просуществовал до 1 ноября 2011 года, после чего так же был ликвидирован (его бывшие здания в Москве были в 2011 году успешно проданы «дамской» командой Сердюкова).

Окончание истории метрологии в Трудовой

А в 2012 году из войсковой части 11291 были уволены по сокращению последние уникальные специалисты по поверке и ремонту электроизмерительных приборов Т. Климкова, А. Кожина, Н. Григорьева, В. Дмитриева. Учеников у них не было.

На этом история метрологии в Трудовой заканчивается.

30 октября 2011 года. Ас 1 ноября 2011 401 БИТ ликвидирован. Надеемся, что и без нас в Вооружённых Силах РФ метрология будет на высоте. Сидят: Е. Кошелев, Л. Рогатина, В. Константинова, С. Хакимов, В. Броудо Стоят: В. Захаров, В. Селиванов – командир 401 БИТ, Т. Шигаева, Ю. Зорич, С. Никричай.

Я надеюсь, что в своих воспоминаниях бывшие метрологи вспомнят много интересного, мы опять побываем в мире, где царствует профессионализм, справедливость, дружба, любовь к своей профессии и своей большой Родине.

Ваш В. Б. Броудо,

1976—1986 —старший инженер РСПК, старший инженер —поверитель ЛПРСА ОСЧ в/ч 11291;

1986—1986 – начальник ЛПРРИП ОСЧ в/ч 11291;

1986—1994 – зам. командира – главный инженер 4174 БИТ;

2010—2011 – нач. отдела ремонта 401 БИТ

P.S. Дорогих ветеранов – метрологов прошу дополнить данную брошюру воспоминаниями, замечаниями и фотографиями для последующих выпусков.

Наша память о друзьях и коллегах – бесценна.

Мой адрес электронной почты vbroudo@mail.ru, присылайте воспоминания и фото. А так же уточнения, дополнения, исправления неизбежные при таком объёмном фактическом материале и 60-летнем описываемом историческом периоде.

Итак, даём слово нашим дорогим ветеранам – метрологам

Дицман Степан Семёнович

Дицман Степан Семёнович

Я, Дицман Степан Семёнович, прибыл для прохождения дальнейшей службы в войсковую часть 11283 в августе 1955 года, сразу после окончания Горьковского военного радиотехнического училища.

Назначили меня на должность техника – поверителя участка поверки радиолаборатории.

Командиром части был майор В. Барро —грамотный, интеллигентный командир. Он никогда не повышал голос на подчинённых, участник Великой Отечественной войны.

Главный инженер был майор Дягилев, тоже выпускник гражданского ВУЗа, способный решать самые сложные технические задачи.

БРСЧ проходила заключительную часть становления, офицеры по графику проходили стажировки по эксплуатации средств измерений и специального оборудования на предприятиях промышленности, а «заводчане» сдавали технику непосредственно офицерам на месте дислокации части – зд.111.

Стоят – Комиссаров (электроотдеол), С. Дицман. Сидят: В. Перевозник, Н. Жолудев

1964 год. Радиолаборатория. Стоят сзади (слева направо) В. Корсаков, С. Дицман, Е. Осмаковский, А. Пашков. Посредине трое – уточняется Снизу: Подлозная, Лейн, уточняется

Войсковая часть 11283 была создана для метрологического обеспечения 1 армии ПВО. В ней были оснащены и укомплектованы лаборатории и бригады разъездных подразделений для поверки и ремонта всех измерительных приборов, находящихся в то время на вооружении 1 армии и Московского округа ПВО.

Командир в/ч 11291 Матвеев и С. Дицман, 1970.

Были в 1953 году созданы и к 1954 – 1955 году полноценно начали функционировать:

Лаборатория специальной измерительной техники в составе участка поверки, участка ремонта и 4 (четырёх) выездных бригад на базе контрольно – регулировочной автомобильной станции (КРАС, потом РСПК). Начальник лаборатории Прудников, затем Саратов.

Лаборатория по радиоизмерениям в составе участка поверки, участка ремонта и 4 (четырёх) выездных бригад на базе КРАС (потом КРИЛ-1). Начальник лаборатории Цыбульский, затем Тюрин (служили Васин, Лейн, Н. Косарев, Начученко и др.)

Лаборатория по электроизмерениям в составе участка поверки, участка ремонта и 2 (двух) выездных бригад на базе КРАС (далее ПКПП-1). Начальник лаборатории Г. В. Сахаров, потом Мартыненко (служили Болховитянов, Сотников, Байда и др.)

Лаборатории по поверке и ремонту приборов связи, в неё входила 1 (одна) разъездная бригада на базе КРАС

Лаборатория по поверке и ремонту манометров, весов, гирь и др., в неё входила 1 (одна) выездная бригада на базе КРАС (потом ПКПП-1) Начальник лаборатории Щербенёв, потом Курьянов.

Лаборатория эталонной частоты «Авангард» – начальник подполковник Смородинов, уволился в запас в 1957 году. Его сменил приехавший из командировки на Кубу П. Зерцалов. Постоянно работал на «Авангарде» Н. Г. Жолудев, в том числе после тяжёлой травмы, вынудившей его уволиться из армии.

Первыми (после командования) в часть прибыли:

– в 1954 году выпускники 1 выпуска Горьковского военного училища лейтенанты Н. И. Соколов, Е. Осмаковский, В. Любенко, В. Корсаков и др.;

– в 1955 году выпускники 2 выпуска Горьковского военного училища лейтенанты Е. Н. Войтенко, Е. Грайко, Титаренков, С. С. Дицман, Н. П. Косарев, Комиссаров, В.С.Козловский, П. Цоколов, Н. Г. Жолудев и др.;

– в 1956 году выпускники 3 выпуска Горьковского военного училища лейтенанты В. Н. Лебедев и др.

1965 год. Офицеры ОСЧ. Вверху: слева направо Щербенёв (второй), Корсаков (третий), Титаренко (шестой), Сапрыкин (седьмой), Лебедев (восьмой) В середине: Грайко, Перевозник, Левченко, Лейн Снизу: Алексеев (первый), Чернецов (второй)

В 1957 году из Киевского ВИРТУ прибыл лейтенат А. П. Смирнов, и был направлен в спецлабораторию (начальник Н. М. Прудников, затем Саратов).

Майор В. Барро ежегодно лично ездил в Горький отбирать офицеров – выпускников, так как требовались особо технически подготовленные и способные офицеры.

В городке Трудовая было всего два двухэтажных дома, и все прибывшие жили в снимаемых помещениях. Я вместе с Н. И. Соколовым снимал комнату в частном доме (частный сектор) в Лобне.

…Утром с электрички на службу спешили десятки офицеров.

Так же переведены из других воинских частей и призваны с «гражданки» были Г. Чернецов, С. Подлозный, П. Зерцалов, Г. В. Сахаров (будущий начальник отдела) и др.

Начальниками разьездных станций по поверке радиоизмерительных приборов были: В. Любенко, Н. И. Соколов, Е. Н. Войтенко, В. Г. Перевозник, Ю. А. Спажев, С. С. Дицман, Н. Иноземцев и др.

С 1963 по 1970 год я был начальником выездной бригады, у меня в подчинении были Бадянов, Лопаткин, Козловский, Иноземцев. Они были довольны, когда я их отпускал из командировок, так как они все учились в институтах (очно – заочно).

В 1970 году меня назначили начальником финансовой службы войсковой части 11291.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.